10^210^310

| < 0.5 labη|〉 labη/d_{ch}Nd〈 0

5

10

6−10 ×

)p ) / (p + He^3

He + 3 (

y/d V = 3 d cV = 155 MeV, ch CSM, T y/d V = d cV = 155 MeV, ch CSM, T Coalescence two-body Coalescence three-body

= 8.16 TeV NNs Pb, − p = 5.02 TeV NNs Pb, − p = 2.76 TeV NNs Pb, − Pb = 5.02 TeV NNs Pb, − Pb = 5 TeV s pp, = 7 TeV s pp, = 13 TeV s pp, = 13 TeV, HM s pp,

ALICE

ALI-PUB-561176

ALI-PUB-561176